IDEMIMAR_HATCH_FILE
yeni8
DEFAULT_SCALE
1
LINE
0.3
0
0
0.3
LINE
0.7
0
1
0.3
LINE
1
0.3
1
0.7
LINE
1
0.7
0.7
1
LINE
0.7
1
0.3
1
LINE
0.3
1
0
0.7
